Deus ex
machina

Zdjęcia: Piotr Dymus

Zegarek z pomiarem tętna z nadgarstka i muzyką

Tom Tom Runner 2 Cardio + Music
Cena: 1039 zł
Runner 2 Cardio + Music to flagowy model w kolekcji zegarków Tom Toma. Oprócz modułu GPS, który pozwala na śledzenie dystansu czy tempa, ma także wbudowany czujnik do pomiaru tętna z nadgarstka. Co prawda dokładność wskazań takiego pomiaru pozostawia nieco do życzenia, ale dla osób, które nie lubią korzystać z paska zakładanego na klatkę piersiową,  ta opcja na pewno będzie wartościowa. Tom Tom jako jeden z nielicznych producentów wyposażył zegarek w odtwarzacz mp3, który łączy się ze słuchawkami za pomocą łącza Bluetooth. Na utwory przeznaczono 3 GB pamięci. Zegarek z włączonym GPS-em działa do 11 h, zaś z pomiarem tętna oraz włączonym odtwarzaczem muzycznym – do 5 h. Zrezygnowano z klasycznych przycisków na rzecz joysticka, który trudniej obsługuje się w trakcie biegu, ale można się przyzwyczaić.
www.tomtom.com

Lekki plecak biegowy

COMPRESSPORT ULTRARUN 140 G
Cena: 459 zł
Ultrarun 140 g jest jednym z najlżejszych plecaków do biegania na rynku. Przy pojemności całkowitej wynoszącej 3,6 litra waży tylko 140 g. Plecak ma dwie kieszonki z przodu, które mogą pomieścić bidony o pojemności 750 ml, tylną kieszonkę na miękki bidon o pojemności do 650 ml oraz kieszeń na bukłak o pojemności 1,5 l. Poza tym mamy do dyspozycji cztery kieszonki na żele i batony, a także dwie duże kieszenie na cięższy sprzęt, typu czołówka czy telefon. Jak w większości plecaków przymocowano także gwizdek, który jest wyposażeniem obowiązkowym wielu biegów. Plecak można prać w pralce, a według danych producenta czas schnięcia to zaledwie kilkanaście minut.
www.compressport.pl

Wodoodporna kurtka dla górali

Ronhill Trail Tempest Jacket
Cena: 799 zł
Ronhill Trail Tempest to kurtka zaprojektowana z myślą o biegach górskich. Ma dopasowany krój, który nie ogranicza ruchów. Mimo całkiem solidnej budowy udało się zachować bardzo niską wagę, wynoszącą 215 gramów. Kurtka jest 2,5-warstwowa (materiał zewnętrzny, membrana i delikatna warstwa ochronna), a wszystkie szwy są podklejone taśmą zapewniającą szczelność. Membrana ma wodoodporność na poziomie 20,000 JIS-L 1092 i charakteryzuje się oddychalnością na poziomie 18,000 JIS 1099 B-1. Kurtka ma także otwory wentylacyjne, poprawiające komfort termiczny w czasie biegu.
www.ronhill.com